\documentclass[11pt]{article}

\oddsidemargin 0.5in \evensidemargin 0in
\marginparwidth 40pt \marginparsep 10pt
\topmargin 0pt \headsep .5in
\textheight 8.1in \textwidth 6in
\brokenpenalty=10000
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

\begin{document}
\pagestyle{empty}

\begin{center}
{\LARGE \sc Passive Seismic Imaging \\ \vspace*{0.3cm}}

\vspace{0.65cm}

Bradley W. Artman, Ph.D.\\
Stanford University, 2007\\ \vspace{.9cm}

Adviser: Professor Biondo L. Biondi
\end{center}

\vspace*{.5in}

\input{abs}

\vspace*{.5cm}

\hspace{2.5in} Approved for publication: \\

\hspace{2.5in} By: \rule[-2mm]{2.4in}{0.4pt} \\ \vspace{-.25in}

\hspace{2.8in} For the Geophysics Department
\end{document}
