Seismic/Acoustic Frequencies in Geophysics

• 1 – 10 Hz Earthquake seismic • 10 – 100 Hz Reflection seismic (oil and gas exploration) • 10 – 1000 Hz Crosswell seismic tomography • 1000 – 20000 Hz Sonic well-logging tools • 20 kHz – 50 kHz Ultrasonic well-logging tools • 50 kHz – 5 MHz Ultrasonic laboratory experiments